60S60S30S30S30N30N60N60N0, +

_ 100, 500, 1000, 2000 MicroTesla

Mean Field
synoptic field

 WILCOX

SOLAR

OBSERVATORY

60N60N30N30N30S30S60S60S3603303002702402101802299

150120906030018192021222324252627282930123456789101112131415JUL 2025

161718 100

-100