CR2265

Total Flux

CR1623

-1Sine Latitude

+11975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Net Flux

Symmetric Net Flux

1975:01

2022:12

Antisymmetric Net Flux

+1Smoothed Zonal Solar Field - 4 Cycles