31_Dec_2024

50 Years

1_Jan_1975

-2.0

Polar Field (G)

+2.0

WSO Solar Polar Field Strength vs. Time

Key: Lt.Solid = North; Dashed = -South; Med.Solid = Average: (N-S)/2; Hvy.Solid = Smoothed Average

2024:04:05