500Dipole

Year

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

0Quadrupole, l=2

50500CT2252

Carrington Rotation

CT1623

Octupole, l=3

Multipoles from WSO Radial: ./ghds.250R.power.ds