60S60S30S30S30N30N60N60N0, +

_ 100, 500, 1000, 2000 MicroTesla

Mean Field

 WSO - Photospheric Magnetic Field

 WILCOX

SOLAR

OBSERVATORY

60N60N30N30N30S30S60S60S3603303002702402101802037

150120906030024252627282930123456789101112131415DEC 2005

1617181920212223 100

-100