60S60S30S30S30N30N60N60N0, +

_ 1, 2, 5, 10, 20 MicroTesla

 WSO - Source Surface Field

 WILCOX

SOLAR

OBSERVATORY

60N60N30N30N30S30S60S60S3603303002702402101801920

150120906030028123456789101112131415MAR 1997

1617181920212223242526272829