60S60S30S30S30N30N60N60N0, +

_ 0.5, 1, 2.5, 5, 10 MicroTesla

SS325_R field

 WILCOX

SOLAR

OBSERVATORY

60N60N30N30N30S30S60S60S3603303002702402101801878

15012090603009101112131415JAN 1994

1617181920212223242526272829303112345678